EXPORTS
  clFlushPort
  clGetErrorText
  clGetManufacturerInfo
  clGetNumBytesAvail
  clGetNumSerialPorts
  clGetSerialPortIdentifier
  clGetSupportedBaudRates
  clSerialClose
  clSerialInit
  clSerialRead
  clSerialWrite
  clSetBaudRate
